<template>
	<view class="network-print-page">
		<!-- <button type="primary" @tap="linkPrint">连接打印机</button>
		
		<button type="warn" @tap="unlinkPrint">断开打印机</button> -->
	</view>
</template>

<script setup>
import { onLoad } from '@dcloudio/uni-app'

onLoad(() => {
	// uni.requireNativePlugin('hy-print')
})
// uni.onSocketOpen(function (res) {
// 	  console.log('WebSocket连接已打开！');
// 	});
	
// uni.onSocketClose(() => {
// 	console.log('websocket 已关闭')
// })

// uni.onSocketError((error) => {
// 	console.log('websocket 报错', error)
// })
// function linkPrint () {
// 	uni.connectSocket({
// 		url: 'ws://192.168.1.15:9100',
// 		success: (res) => {
// 			console.log('连接打印机成功', res)
// 			uni.getDeviceInfo({
				
// 			})
// 		},
// 		fail: (error) => {
// 			console.log('连接打印机失败', error)
// 		}
// 	})
// }

// function unlinkPrint() {
// 	uni.closeSocket()
// }
</script>

<style lang="scss">

</style>
